\begin{titlepage}
\begin{center}
\rule{\textwidth}{1mm} \\[1.00cm]
{\Huge \bf Titel der Bachelorarbeit} \\[0.5cm]
{\LARGE \bf Untertitel der Bachelorarbeit} \\[0.75cm]
\rule{\textwidth}{1mm} \\[2.00cm]
{\LARGE \bf Bachelorarbeit} \\[2.00cm]
{\Large \bf Max Mustermann} \\[2.00cm]
{\large \bf Fakult\"at für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik \\[0.25cm]
Technische Universit\"at Braunschweig} \\[0.50cm]
\includegraphics[width=7.00cm]{TUBS}\\[2.00cm]
{\large \bf Oktober 2014}
\end{center}
\end{titlepage}
